Comparison to perfect fit (seed SL7)

ΔC Vs. ΔPhi0

-0.025

-0.02

-0.015

-0.01

-0.005

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

-0.1 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 x 10^{-3}