0 200 400 600 800 1000

1200

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0 200 400 600 800 1000

1200

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

Efficiency Vs. Impact Parameter ID Entries Mean RMS

110 4913 0.2510E-01 0.2535E-01

imp par - all

ID Entries Mean RMS

111 4739 0.2494E-01 0.2523E-01

imp par - found

efficiency Vs. imp par 0.8 0.85 0.9 0.95 1 1.05

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1