Conclusioni

In questa tesi è stata descritta la misura del parametro di oscillazione dei mesoni B^0d. È stato analizzato un campione di eventi contenenti due muoni e applicati diversi tagli di selezione per ridurre il fondo da falsi μ. Per gli eventi in cui è stato possibile identificare un vertice secondario è stata ricostruita la lunghezza di decadimento nel piano trasverso all’asse del fascio.

Con l’aiuto del Montecarlo si è determinato il βγ per ciascun evento in modo da avere il tempo proprio. Sempre sfruttando i dati simulati è stata determinata la risoluzione su pseudo�cτ . Dai dati invece è stata stimata la frazione di fondo correlato e fondo scorrelato presente dopo i vari tagli.

Il fit della frazione di eventi con due muoni con lo stesso segno ha dato, per un τB = 1.46 ps xd = 0.64 � 0.18(stat.) � 0.21(sist.) in pieno accordo con i risultati di LEP e CLEO e con errori comparabili a quelli ottenuti da ALEPH con l’analisi dei dileptoni. Ci aspettiamo di ridurre considerevolmente l’errore sistematico con una migliore comprensione del Monte Carlo, dei vari fondi, delle funzioni di risoluzione e in particolare della frazione dei decadimenti sequenziali. L’errore statistico sarà significativamente ridotto con l’aggiunta dei dati del run 1B.

109

110 Studio dell’errore sistematico