Prova Scritta di Istituzioni di Relativitá 17 Settembre 2007

Le particelle X di un fascio di momento p = 500 MeV decadono in due π^0 (m_π = 140 MeV, c = 1).

I π^0 piú energetici decadono a loro volta in due fotoni, che vengono rilevati su un piano ortogonale al fascio posto ad una distanza D = 40 cm dalla regione di decadimento dei π^0.

La distanza minima tra le due rilevazioni corrispondenti a uno di tali π^0 é di d = 20 cm.

Si calcoli la velocitá dei π^0 piú energetici e se ne deduca la massa di X, m_X .