Fisica Moderna-Relativitá (20/6/2013)

Si denotino con x, y, z gli assi cartesiani di un sistema di riferimento inerziale S. Nella regione y > 0 é presente un campo elettromagnetico costante e uniforme ⃗E = (0, E, 0), ⃗B = (0, 0, 2√2E/3), con E > 0 noto, mentre nella regione y < 0 é presente solo il campo ⃗B. Un elettrone (massa m, carica −e < 0) é inizialmente fermo nel punto di coordinate (0, L, 0), con L > 0 noto, e sotto l’influenza del campo elettromagnetico a un istante t̄ attraversa il piano y = 0 con la componente del momento lungo y che vale p̄, compiendo poi un arco di circonferenza di raggio R nella regione con y < 0.

Si calcolino in funzione di m, e, E, L : 1) p̄ 2) R 3) t̄.

(utilizzando direttamente p̄ nell’espressione per R e t̄).