Fisica Moderna-Relativitá (4/2/2014)

Un fascio di e^+ con momento di modulo |⃗p^+| ≡ p^+ = 10MeV/c (nel sistema inerziale del laboratorio) collide frontalmente con un fascio di e^−.

1) Quali valori del modulo del momento, p^−, puó possedere il fascio di e^− perché possa dar luogo alla reazione

e^+ + e^− −→ μ^+ + μ^−

(si consideri m_e = 0.5MeV/c^2, m_μ = 100MeV/c^2).

2) Supponendo che p^− sia il doppio del minimo trovato in 1), si determini qual é la velocitá dei μ nel centro di massa.

3) Nelle ipotesi di 2) si determini la velocitá del centro di massa e l’angolo massimo di emissione dei μ rispetto alla linea di volo degli e^− nel laboratorio.