Fisica Moderna-Relativitá (8/9/2014)

Un fascio di particelle f^0 di massa m_f = 1200 MeV/c^2 e di energia E, dopo aver percorso una distanza media d = 10^{−10} m decade nel laboratorio tramite la reazione f^0 −→ K^0 + K̄^0, (1) con m_K = m¯_K = 500 MeV/c^2. Gli angoli di emissione tra le coppie di K^0 - K̄^0 variano nel laboratorio tra 0^o e 60^o.

Si calcolino:

1) l’energia E delle particelle f^0 2) la loro vita media 3) i valori minimo e massimo del modulo del momento dei K nel laboratorio.