SITE_NAME=CERTIFICATION
INSTALL_DIR=/opt/glite/yaim/examples
MY_DOMAIN=localdomain
BATCH_SERVER=torqueserver.$MY_DOMAIN
BATCH_LOG_DIR=/var/log/torque
BATCH_VERSION=4.2.10
JOB_MANAGER=pbs
SE_LIST="prod-se-01.pd.infn.it"
SE_MOUNT_INFO_LIST="none"
USERS_CONF=${INSTALL_DIR}/users.conf
QUEUES="batch"
VOS="dteam"
BDII_HOST=prod-bdii-01.$MY_DOMAIN
GROUPS_CONF=${INSTALL_DIR}/groups.conf
BATCH_GROUP_ENABLE="dteam"
WN_LIST=/root/wn-list.conf
MYSQL_PASSWORD=fal3na
CREAM_DB_USER=root
CREAM_DB_PASSWORD=fal3na
CE_HOST=torqueserver.$MY_DOMAIN
CE_CPU_MODEL="Opteron 6174"
CE_CPU_VENDOR="AMD"
CE_CPU_SPEED=2200
CE_OS="ScientificSL"
CE_OS_RELEASE="6.7"
CE_OS_VERSION="Carbon"
CE_OS_ARCH=x86_64
CE_MINPHYSMEM=4096
CE_MINVIRTMEM=4096
CE_PHYSCPU=16
CE_LOGCPU=172
CE_SMPSIZE=24
CE_SI00=2260
CE_SF00=2168
CE_OUTBOUNDIP=TRUE
CE_INBOUNDIP=FALSE
CE_RUNTIMEENV="IISAS"
CE_CAPABILITY="CPUScalingReferenceSI00=2260 Share=alice:7 Share=atlas:10 Share=babar:2 Share=biomed:6 Share=cdf:3 Share=cms:11 Share=compchem:1 Share= dteam:5 Share=enea:2 Share=enmr.eu:10 Share=esr:1 Share=euindia:3 Share=gridit:5 Share=inaf:1 Share=infngrid:5 Share=lhcb:10 Share=magic:3 Share=ops:5 Share=planck:1 Share=theophys:5 Share=virgo:2 Share=zeus:1"
CE_OTHERDESCR="Cores=10.75,Benchmark=9.04-HEP-SPEC06"
CE_BATCH_SYS=pbs
VO_SW_DIR=/opt/exp_soft
VO_DTEAM_SW_DIR=$VO_SW_DIR/dteam
VO_DTEAM_DEFAULT_SE=prod-se-01.pd.infn.it
VO_DTEAM_VOMS_SERVERS='vomss://voms.hellasgrid.gr:8443/voms/dteam?/dteam/'
VO_DTEAM_VOMSES="'dteam voms.hellasgrid.gr 15004 /C=GR/O=HellasGrid/OU=hellasgrid.gr/CN=voms.hellasgrid.gr dteam 24' 'dteam voms2.hellasgrid.gr 15004 /C=GR/O=HellasGrid/OU=hellasgrid.gr/CN=voms2.hellasgrid.gr dteam 24'"
VO_DTEAM_VOMS_CA_DN="'/C=GR/O=HellasGrid/OU=Certification Authorities/CN=HellasGrid CA 2016' '/C=GR/O=HellasGrid/OU=Certification Authorities/CN=HellasGrid CA 2016'"
